Von: Mnozil

Hi!

Kann mich der Meinung von Andy und Ralf nur anschliessen.
Das Stab-Fast-System hält wirklich sicher. Es ist auch bei beengten Verhältnissen und unwegsamem Gelände einfach, sicher und vor allem schnell anzuwenden.
(Klingt wie aus dem Werbeprospekt, habe aber bisher wirklich bloß gute Erfahrungen gemacht.;) )

Gerade an Abhängen tut man sich mit der Leiter glaube ich sehr schwer und einen Patienten mit dem gesamten Auto auf die Seite zu drehen, während der Notarzt schon bei der Versorgung ist, sehe ich sehr kritisch.
Aber natürlich ist bei der TH kein Fall wie der Andere und es ist meiner Meinung nach wichtig, auf ein großes Repertoire zurückgreifen zu können. Somit vielen Dank .... wieder eine weiter Idee im Hinterkopf. :)

Hier noch ein Beispiel für die erfolgreich Anwendung des Systems an einem Abhang.
http://www.ff-weingarten.de/einsatz/nbericht/1833

Viele Grüße!